formats
Formáty souborů

Grafický program DRAWER podporuje 3 formáty souborů:

GWP - Graphic Workplace format - Vlastní formát programu Drawer, jehož velikost se nedá předem určit velikostí obrázku. Jsou případy, kdy je obrázek ve formátu GWP až 12x větší než obrázek ve formátu BMP. Ovšem nemálo případů je, že soubor GWP je i 3x menší než fomát BMP. Ukládání do formátu BMP je vhodné pro obrázky, vyžadující vysokou škálu barev a velké rozlišení (ne pro jednobarevné vrstvy). Formát GWP je při konverzích 100% přesný - formát GWP není v binárním tvaru.

BMP - Bitmap - Standardní rastrový obrázek systému Windows

JPG - Standardní JPG obrázek